//===- FuzzerExtFunctions.def - External functions --------------*- C++ -* ===//
//
//                     The LLVM Compiler Infrastructure
//
// This file is distributed under the University of Illinois Open Source
// License. See LICENSE.TXT for details.
//
//===----------------------------------------------------------------------===//
// This defines the external function pointers that
// ``fuzzer::ExternalFunctions`` should contain and try to initialize.  The
// EXT_FUNC macro must be defined at the point of inclusion. The signature of
// the macro is:
//
// EXT_FUNC(<name>, <return_type>, <function_signature>, <warn_if_missing>)
//===----------------------------------------------------------------------===//

// Optional user functions
EXT_FUNC(LLVMFuzzerInitialize, int, (int *argc, char ***argv), false);
EXT_FUNC(LLVMFuzzerCustomMutator, size_t,
         (uint8_t * Data, size_t Size, size_t MaxSize, unsigned int Seed),
         false);
EXT_FUNC(LLVMFuzzerCustomCrossOver, size_t,
         (const uint8_t * Data1, size_t Size1,
          const uint8_t * Data2, size_t Size2,
          uint8_t * Out, size_t MaxOutSize, unsigned int Seed),
         false);

// Sanitizer functions
EXT_FUNC(__lsan_enable, void, (), false);
EXT_FUNC(__lsan_disable, void, (), false);
EXT_FUNC(__lsan_do_recoverable_leak_check, int, (), false);
EXT_FUNC(__sanitizer_set_coverage_pc_buffer, void, (uintptr_t*, uintptr_t), false);
EXT_FUNC(__sanitizer_get_coverage_pc_buffer_pos, uintptr_t, (), false);
EXT_FUNC(__sanitizer_get_number_of_counters, size_t, (), false);
EXT_FUNC(__sanitizer_install_malloc_and_free_hooks, int,
         (void (*malloc_hook)(const volatile void *, size_t),
          void (*free_hook)(const volatile void *)),
         false);
EXT_FUNC(__sanitizer_get_total_unique_caller_callee_pairs, size_t, (), false);
EXT_FUNC(__sanitizer_get_total_unique_coverage, size_t, (), true);
EXT_FUNC(__sanitizer_print_memory_profile, int, (size_t), false);
EXT_FUNC(__sanitizer_print_stack_trace, void, (), true);
EXT_FUNC(__sanitizer_reset_coverage, void, (), true);
EXT_FUNC(__sanitizer_set_death_callback, void, (void (*)(void)), true);
EXT_FUNC(__sanitizer_set_report_fd, void, (void*), false);
EXT_FUNC(__sanitizer_update_counter_bitset_and_clear_counters, uintptr_t,
  (uint8_t*), false);
